From 59ab9bb16768585e2c4bd20c8ae63b12da8dfaad Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jan Aalmoes <jan.aalmoes@inria.fr>
Date: Mon, 30 Sep 2024 20:03:51 +0200
Subject: synthetid methodo jan

---
 ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex')

diff --git a/ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex b/ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex
index 36ae32a..6dd70bc 100644
--- a/ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex
+++ b/ACSAC/figures/fig_egd_utility.tex
@@ -17,4 +17,4 @@
     \end{minipage}
     \caption{Utility degradation for \egd: We observe a statistically significant drop in $\targetmodel$'s accuracy on using \egddp which matches the observation from prior work~\cite{reductions}.}
     \label{fig:utilityEGD}
-\end{figure}
\ No newline at end of file
+\end{figure}
-- 
cgit v1.2.3

