From 411624f6f259084641deb92f20d512908c8b7d4f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jan Aalmoes <jan.aalmoes@inria.fr>
Date: Sat, 5 Oct 2024 19:25:34 +0200
Subject: Correction maman

---
 synthetic/results.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'synthetic/results.tex')

diff --git a/synthetic/results.tex b/synthetic/results.tex
index 0694e82..47a024a 100644
--- a/synthetic/results.tex
+++ b/synthetic/results.tex
@@ -53,5 +53,5 @@ Nous présentons à la Figure~\ref{fig:synth-aia} une comparaison des AIA entre
 
 Avec une p-valeur de l'ANOVA de $8.65\times 10^{-1}$ nous observons qu'il n'y a pas de différence significative entre exactitude équilibrée de l'AIA pour données réelles et synthétiques.
 De plus, l'exactitude équilibrée de l'AIA est entre 0,52 et 0,54 ; nous observons donc un risque mineur mais existant de fuite de l'attribut sensible.
-Notre conclusion est donc que l'utilisation de données synthétiques n'est pas suffisant pour mitiger la fuite d'attribut sensible.
+Notre conclusion est donc que l'utilisation de données synthétiques n'est pas suffisante pour mitiger la fuite d'attribut sensible.
 
-- 
cgit v1.2.3

