
\newgeometry{top=.8cm,bottom=1cm,right=1.5cm,left=1.5cm}

\begin{center}
\includegraphics[height=1.9cm]{INSA.png}
\end{center}

\vspace{.3cm}
\footnotesize
\centering
\begin{tabular}{|p{8.6cm}p{8.6cm}|}	
	\multicolumn{2}{p{17.2cm}}{\center{\normalsize{\underline{FOLIO ADMINISTRATIF}}}}\\[-.2cm]
	\multicolumn{2}{p{17.2cm}}{\center{\normalsize{\dotuline{THESE DE L’INSA LYON, MEMBRE DE L’UNIVERSITE DE LYON}}}}\\
	\multicolumn{2}{p{17.2cm}}{}\\
	\hline
	&\\
	NOM : \textbf{(NOM)}&DATE de SOUTENANCE : \textbf{(Date)}\\
	(avec précision du nom de jeune fille, le cas échéant)&\\
	&\\
	Prénoms : \textbf{(Prénoms)}&\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{TITRE : \textbf{(TITRE)}}\\
	&\\
	&\\
	&\\
	&\\
	NATURE : \textbf{Doctorat}&Numéro d'ordre : \textbf{(donné au moment du dépôt)}\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{\'Ecole Doctorale : \textbf{\'Electronique, \'Electrotechnique et Automatique de Lyon}}\\
	&\\
	Spécialité : \textbf{\'Energie et Syst\`emes}&\\
	&\\
	&\\
	R\'ESUM\'E :&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{\lipsum[4]}\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{\lipsum[3]}\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{\lipsum[2]}\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{MOTS-CL\'ES : \textbf{(mots-clés)}}\\
	&\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{
	\begin{tabular}{@{}ll}%@{} pour avoir aucune bordure
	Laboratoire(s) de recherche : &\textbf{(laboratoire(s))}\\
	\end{tabular}}\\
	&\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{Directeur de thèse : \textbf{(Directeur)}}\\
	&\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{Président du Jury : \textbf{(président, nommé au moment de la soutenance)}}\\
	&\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{Composition du Jury :}\\
	\multicolumn{2}{|p{17.2cm}|}{\hspace{1cm}\textbf{(Jury)}}\\
	&\\
	\hline
\end{tabular}
